SAFE_ADD_ID_TO_LIST(3) SAFE_ADD_ID_TO_LIST(3)

NAME

safe_add_id_to_list, safe_add_id_range_to_list − add an id or range of ids to the list SYNOPSIS

#include "safe_id_range_list.h"

struct safe_id_range_list; typedef struct safe_id_range_list safe_id_range_list;

int safe_add_id_to_list(safe_id_range_list list, id_t id); int safe_add_id_range_to_list(safe_id_range_list list, id_t min_id, id_t max_id);

DESCRIPTION safe_add_id_to_list adds a single id to list. safe_add_id_range_to_list adds a range of ids to list. The min_id must be less than or equal to max_id.

Parameters list The safe_id_range_list to add values to. The value must be non-NULL. id The id to add. min_id max_id

The range of ids to add. the min_id must be less than or equal to the max_id. RETURN VALUE returns 0 on success and -1 on failure with errno set appropriately.

ERRORS

EINVAL

The list parameter was NULL, or in safe_add_id_range_to_list, min_id was greater than max_id.

ENOMEM

Failed to allocate memory. AUTHOR

James A. Kupsch SEE ALSO

safe_init_id_range_list(3) safe_destroy_id_range_list(3) http://research.cs.wisc.edu/mist/safefile

2011-07-26 1